EISCAT UHF RADAR

NI&SW, uhf, arc1, 9 March 2008

Produced@, 19-Mar-2008 Not for publication - see Rules-of-the-road

UNIVERSAL TIME

Altitude (km)

03:20 03:20 03:21 03:21 03:22 03:22 03:23 03:23 03:24 03:24 03:25 90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

Electron Density (m

10^{11}

10^{12}

EISCAT Scientific Association