EISCAT VHF RADAR

SP, vhf, manda, 10-11 October 2010

Produced@EISCAT-T, 11-Oct-2010 Not for publication - see Rules-of-the-road

UNIVERSAL TIME

Altitude (km)

23:00 23:15

95

100

105

110

115

120

Electron Density (m

10^9

10^{10}

10^{11}

10^{12}